

	Программа управления накопителем на жестком диске
			    ( DW.SYS ).


		      ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ

		     Руководство оператора



			Рождествин Ю.Г.


			    1990.


      Настоящий документ содержит руководство  оператора  по
примененю     программы управления  накопителем  на  жестком
диске ( НМД ) и описание ее управляющих директив.

      Программа   (  драйвер  )  DW.SYS  написана  на  языке
макроассемблера   и   предназначена   для   использования  в
операционной системе RT11FB/SJ. Внешне драйвер отличается от
предыдущих версий длиной -  5-ть блоков и датой создания   -
21 февраля 1990г.



	1. Общий обзор
   
   Драйвер предназначен для управления НМД через  контроллер
КЖД, разработанный в г.Зеленограде.
   Драйвер   обеспечивает   управление   НМД  со  следующими
параметрами:

 - число секторов на треке 16.;
 - число рабочих поверхностей от 1 до 8;
 - число рабочих цилиндров от 1 до 1024.


   Драйвер   работает с  НМД,  отформатированным  программой
TDW.SAV.


   Примерные параметры наиболее распространеных НМД

					ТАБЛИЦА 1
-----------------------------------------------------------
! емкость (Мбайт) !   число поверхностей ! число цилиндров!
-----------------------------------------------------------
!                 !                      !                !
!   5             !           4          !  153.          !
!  10             !           4          !  306.          !
!  20             !           4          !  615.          !
!  40             !           6          !  820.          !
-----------------------------------------------------------

   Драйвер   может   рассматриваь  один  НМД  как  несколько
физических устройств, независимых друг от друга:  DW0:  DW1:
DW2: и DW3:, причем  каждый  номер  устройства  работает  со
своими   поверностями   НМД.   Например,   DW0:   использует
поверхности от 0 до 3, DW1: - от 4 до 5, DW2: - 6, DW3 -  7.
Общее количество поверхностей не  должно  превышать  восьми,
некоторые   номера  могут  вообще  не  использовать  никакую
поверхность, тогда при обращении из операционной  системы  к
такому номеру будет выдаваться сообщение типа : Input/Output
error. Один номер может обращаться не более  чем  к  четырем
поверхностям. Для совместимости с предыдущими версиями драй-
вера номер 0 должен обращаться к поверхностям 0-3.


	2. SET - команды драйвера.

   Для   настройки   драйвера   на   конкретный   тип    НМД
предназначены две SET-команды:

  SET DW TRACK=NNN

 где NNN количество рабочих цилиндров НМД в пределах 1-1024.
Назначение NNN большим чем в данном типе НМД может  привести
к полной потере информации  на  НМД  !  Для  примера  смотри
таблицу 1.

 SET DW[N] SIDE=NNN

 где   [N]   обязательный   параметр   ,определяющий   номер
устройства (0-3), которому будет соответствовать  NNN  (0-4)
поверхностей НМД. Если NNN=0, то данный номер исключается из
операционной системы. Общее количество поверхностей на  всех
номерах не должно превышать 8-ми или  числа  поверхностей  у
данного типа НМД. Для совместимости с предыдущими   версиями
драйвера применяйте команду:

 SET DW0 SIDE=4


                    !!!ВНИМАНИЕ!!! 
После   изменения   числа   рабочих  поверхностей  запустите
программу калибровки драйвера командой  R  DW.SYS  при  этом
файл  DW.SYS  должен  находиться  на  системном  устройстве.
Сообщение:   ?DW.SYS-U-Calibrate   error   появляется,  если
программа калибровки не  выполнилась.  (Проверьте  системное
устройство на BAD-блоки.) 
